Test beam data 2002

0 1 2 3 4 5 6

8.5 9 9.5 10 10.5 HV(kV)

Mean cluster size (strip)

180 mV μ-trigger a) Off ABS 1 ABS 5 ABS 10

0 1 2 3 4 5 6

8.5 9 9.5 10 10.5 HV(kV)

Mean cluster size (strip)

Random trigger b) Off ABS 1 ABS 5 ABS 10